华会体育app

x
书记校长信箱Email of the Secretary and President/ English/
浙江科技学院

首页

当前位置: 首页 > 招标采购 > 正文 > 

    华会体育app:浙江省国际技术设备招标有限公司关于生物质化工工艺技术实验室仪器设备的中标结果公示

    供稿单位 :       发布时间 : 2012-11-05 00:00

    一.采购人名称:浙江科技学院

    二.采购项目名称:生物质化工工艺技术实验室仪器设备

    三.采购项目编号:0625-12215195

    四.采购组织类型:分散采购委托代理

    五.采购方式:公开招标

    六.采购公告发布日期:2012年10月12日

    七.定标日期:2012年11月5日

    八.中标结果:


    序号

    标项内容

    中标供应商

    价格(元)

    备注

    1

    超临界萃取实验装置

    杭州明凯科技有限公司

    364600


    2

    液相色谱仪等

    浙江聚和进出口贸易有限公司

    685800


    3

    气相色谱仪等

    杭州西溪新茂科技有限公司

    490000


    4

    微孔板式发光仪

    上海枫岳商贸有限公司

    204180


    5

    全自动物理化学吸附仪

    杭州西溪新茂科技有限公司

    399000


    6

    浆态床连续高压反应装置

    天津市鹏翔科技有限公司

    399000



    九.评标委员会名单:郑仁朝,施小平,葛尔宁,陈裕泉,杨瑞芹

    十.其它事项:

    联系方式

    采购理机构名称:浙江省国际技术设备招标有限公司

    地点:浙江省杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼

    联系人:赵炎

    联系电话:0571-85860233

    传真:0571-85860230

    同级政府采购监管管理部门:浙江省政府采购管理办公室

    监督投诉电话:87055741


    联系我们

    地址:浙江省杭州市西湖区留和路318号

    邮编:310023

    友情链接

     Copyright ? 2022 华会体育app  All Rights Reserved    浙ICP备11051284号   浙公网安备 33010602010616号

    Copyright ? 2022 华会体育app All Rights Reserved
    浙ICP备11051284号 浙公网安备 33010602010616号
    华会体育app下载华会体育app下载v2.53.17(官方)网站/网页版登录